<?xml version="1.0" standalone=no>
<MiniHostInitialization>

<Config>
<IG_Addr>127.0.0.1</IG_Addr>
<Port_To_IG>8000</Port_To_IG>
<Port_From_IG>8001</Port_From_IG>
</Config>

<DBase>
<ID>1</ID>
<Lat>38.0</Lat>
<Lon>-90.2</Lon>
<Alt>1000</Alt>
</DBase>

</MiniHostInitialization>
