%-------------------------------------------------------------------------------

% This file is part of Code_Saturne, a general-purpose CFD tool.
%
% Copyright (C) 1998-2011 EDF S.A.
%
% This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
% the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
% Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
% version.
%
% This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
% ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
% FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more
% details.
%
% You should have received a copy of the GNU General Public License along with
% this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
% Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

%-------------------------------------------------------------------------------

\documentclass[a4paper,10pt,twoside]{report}

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PACKAGES OBLIGATOIRES
\usepackage{csdoc}
% MACROS SUPPLEMENTAIRES
\usepackage{csmacros}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PACKAGES ET COMMANDES POUR LE DOCUMENTS PDF ET LES HYPERLIENS
\hypersetup{%
  pdftitle = {CodeSaturne tutorial},
  pdfauthor = {MFEE},
  pdfpagemode = UseOutlines
}
\pdfinfo{/CreationDate (D:20030429000000-01 00 )}
%
% Pour avoir les Thumbnails a l'ouverture du document sous ACROREAD :
% pdfpagemode = UseThumbs
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% MACROS SUPPLEMENTAIRES
% \newcommand{/...}{...}
%
\renewcommand{\thefigure}{\Roman{part}.\arabic{figure}}
\renewcommand{\thetable}{\Roman{part}.\arabic{table}}
\renewcommand{\theequation}{\Roman{part}.\arabic{equation}}
\renewcommand{\thesection}{\arabic{section}}
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% INFO POUR PAGES DE GARDES
\titreCS{\CS version~\verscs tutorial}
\docassociesCS{}
\resumeCS{}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% DEBUT DU DOCUMENT
\begin{document}

\def\contentsname{\textbf{\normalsize TABLE OF CONTENTS}\pdfbookmark[1]{Table of
contents}{contents}}
\def\indexname{Index of the main variables and keywords}

\pdfbookmark[1]{Flyleaf}{pdg}
\large
\makepdgCS
\normalsize

\begin{center}\begin{singlespace}
\tableofcontents
\end{singlespace}\end{center}

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% CORPS DU DOCUMENT
%
\passepage
\stepcounter{chapter}
\part{INTRODUCTION}
\include{intro}
\setcounter{section}{0}
\stepcounter{chapter}
\part{SIMPLE JUNCTION TEST CASE}
\include{case1}
\setcounter{section}{0}
\stepcounter{chapter}
\part{FULL DOMAIN}
\include{case2}
\include{case3}
\include{case4}
\setcounter{section}{0}
\stepcounter{chapter}
\part{STRATIFIED JUNCTION}
\include{case5}
\setcounter{section}{0}
\stepcounter{chapter}
\part{STEP BY STEP SOLUTION}
\include{tuto_case1}
\include{tuto_case2}
\include{tuto_case3}
\include{tuto_case4}
\include{tuto_case5}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% FIN DU DOCUMENT
\end{document}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
