cvslastchange
cvslastchange
Mostra l'últim canvi a un fitxer entregat al CVS
cvslastchange fitxer

Descripció
cvslastchange mostra l'últim canvi fet a un fitxer entregat al CVS. Per a fer això s'usa cvs diff i cvs log.
cvslastchange funciona sobre qualsevol branca del CVS, menys per a HEAD.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del .

Veure també
cvslastlog(1) cvsrevertlast(1) cvs(1)