cvsrevertlast
cvsrevertlast
Reverteix fitxers al CVS per una versió
cvsrevertlast nom_fitxer

Descripció
cvsrevertlast és emprat per a revertir tots els fitxers sobre la línia d'ordres per una versió en el CVS. Els fitxers no seran entregats.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del .

Veure també
cvsblame(1)