cvsrevertlast
cvsrevertlast
Riporta indietro i file in CVS di una versione
cvsrevertlast nomefile

Descrizione
cvsrevertlast è usato per riportare tutti i file specificati a riga di comando indietro di una versione in CVS. I file non saranno depositati.
Questa applicazione è parte del pacchetto di sviluppo software di .

Vedi anche
cvsblame(1)