Bekannte Fehler

Bekannte Fehler
Hier finden sie eine Liste von bekannten Fehlern. Für eine detailliertere Liste lesen sie bitte in der TODO Datei des LabPlot Paketes nach (englisch!).
pstoedit funktioniert manchmal nicht.
pstoedit hat manchmal Probleme beim Konvertieren von Postscript Dateien die von erstellt werden. Besonders mit TrueType Fonts hat Probleme und erzeugt fehlerhafte Postscript Dateien.
Leider habe ich keine befriedigende Lösung für das Problem gefunden. Den Standard Font von LabPlot habe ich aber so eingestellt, das es keine Probleme mehr mit pstoedit gibt. Dieses Problem wird in zukünftigen Versionen von hoffentlich gelöst.
LabPlot stürzt unter SuSE 9.0 beim Starten ab.
Das Original t Paket von SuSE 9.0 enthält einen bekannten Fehler, wenn Text rotiert wird. Somit stürzen alle Programme ab, die diese Bibliothek verwenden um Text rotieren zu lassen. SuSE stellt ein aktualisiertes Paket für SuSE 9.0 auf ihrer Webseite bereit. Bitte aktualisieren sie das Paket.
Unglücklicherweise enthält die Text Rotation von unter SuSE 9.0 immer noch einen Fehler, der bewirkt, dass einzelne Buchstaben einer Zeichenkette nicht rotiert werden. Um dies zu beheben, sollten sie auf SuSE 9.1aktualisieren, da dort die Text Rotation perfekt funktioniert.
ImageMagick kann unter FreeBSD 4-stable nicht verwendet werden.
Wenn sie LabPlot unter FreeBSD 4-stable kompilieren und ImageMagick installiert haben, scheint es ein Problem zu geben, das nur unter FreeBSD 4 auftritt:
/usr/include/sys/cdefs.h:273: warning: `_POSIX_C_SOURCE' is not defined
Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt. Falls das jemand beheben kann, bitte mir eine Nachricht schicken. Ansonsten ist das Einzige, was man machen kann, ImageMagick beim kompilieren zu deaktivieren (--disable-ImageMagick).
Bei der Verwendung des KPart Objekts von LabPlot kann die Fenstergröße nicht verändert werden.
Wenn sie das Fenster zu der gewünschten Größe verändert haben, klicken sie bitte auf die Aktualisieren-Schaltfäche in KPart. Das sollte den Fehler beheben.