LabPlot verwenden

Kommandozeilenoptionen

Eine Datei öffnen
Wenn sie LabPlot aus der Kommandozeile starten, können sie den Namen einer Projekt Datei übergeben:
LabPlot projekt.lpl
LabPlot datei.lml

Andere Kommandozeilenoptionen
Die folgenden Kommandozeilen Hilfsoptionen sind verfügbar
LabPlot --help 	Gibt eine Liste mit den grundlegenden Kommandozeilenoptionen aus.
LabPlot --help-qt 	Gibt eine Liste mit den Optionen aus, die das Verhalten von LabPlot mit beeinflussen.
LabPlot --help-kde 	Gibt eine Liste mit den Optionen aus, die das Verhalten von LabPlot mit beeinflussen.
LabPlot --help-all 	Gibt eine Liste mit allen Kommandozeilenoptionen aus.
LabPlot --no-splash 	den Spashscreen nicht anzeigen
LabPlot --author 	Gibt eine Liste der Autoren von LabPlot im Kommandozeilenfenster aus.
LabPlot --version 	Gibt eine Liste von Versionsinformationen für , und LabPlot aus. Auch durch folgenden Befehl aufrufbar:LabPlot -v

Die Tabelle
Die Tabelle ist der Hauptteil von LabPlot, wenn man mit Daten arbeiten will. Um Daten zu bearbeiten lässt sich die Tabelle fast beliebig anpassen. Jede Zeile der Tabelle kann seperat ein Namen bekommen und mit einen Format versehen werden. Für zusätzliche Informationen unterstützt jede Tabelle Notizen.
Man kann Daten importieren mittels des Import Dialogs. Jede Tabellenfunktion kann über das Kontext Menü (rechte Maustaste) erreicht werden. Man kann Daten zwischen Tabellen kopieren, Zeilen füllen, Setzen, Konvertieren und natürlich Plots daraus erstellen. Die Daten können damit natürlich auch exportiert werden.
Seit Version 1.4.1 can man ausgewählte Datenpunkte in einer Tabelle maskieren, die dann vom Plotten ausgeschlossen werden. Später kann die Maskierung im Graphenlisten Dialog verändert werden.
Mit dem "Setze Spaltenwerte" Dialog erlaubt es LabPlot umfangreiche Operationen auf die Daten der Spalte anzuwenden. Dabei können auch Daten anderer Spalten mit Hilfe von "col(Spaltenname)" verwendet werden.

Das Arbeitsblatt
Das Arbeitsblatt enthält alle Plots und Zeichenobjekte. Man kann das Arbeitsblatt mittles des Abreitsblatt-DIalogs anpassen.
Das Arbeitsblatt kann mehrere, auch verschiedene Plots enthalten. Um Plots zu überlagern oder anzuordnen gibt es die "Plots Anordnen" und "Plots Überlagern" Dialoge. Diese Dialoge ordnen verschiedene Plots nach den ausgewählten Optionen an.
Ein oft benötigtes Features ist das hinzufügen einer unabhängigen y Achse. Das kann leicht durhc hinzufügen eines zweiten Plots und dem Überlagern mit dem ersten Plot erreicht werden.

"Drag and Drop"
LabPlot unterstützt das "Drag and Drop" Protokoll von und . Das bedeutet, dass sie ein Projekt öffnen können, indem sie das Dateisymbol in das LabPlot Fenster ziehen. Projektdateien sollten die Endung .lml haben.

Platzieren mit der Maus
LabPlot unterstützt das Ziehen von Achsen, Titeln, Legenden und Achsenbeschriftungen mit der Maus.
Um ein Objekt zu bewegen, muss der Bereich mit dem linken Mausbutton angeklickt werden. Wenn der linke Mausbutton gedrückt gehalten und die Maus bewegt wird, wird der Plot ununterbrochen aktualisiert um die neue Position anzuzeigen. Nach dem Loslassen der Maustaste wird das Objekt dort plaziert.

Statusleiste
Die horizontale und vertikale Positionen des Mauszeigers im Plotbereich werden in Dateneinheiten auf der linken Seite der Statusleiste am unteren Rand des LabPlot Fensters angezeigt.

Seitenwerkzeugleiste
Aus dem Seiten-Menü können viele Funktionen bequem erreicht werden. Man kann hier Zoomen, Bewegen oder Skalieren von Plots finden. Auch sind aufwendigere Funktionen enthalten wie z.B. der Daten Modus (Untersuchung von einzelnen Datenpunkten) oder die Maskierung von Datenpunkten. Für weitere Informationen lohnt ein Blick hier.