Trazado de curvas

Subir imagen
El selector de datos puede crearse dentro de un proyecto vía Añadir nuevo en el menú de contexto del proyecto/carpeta en la barra de herramientas principal. Después des esto se puede añadir una nueva imagen y puede cambiarse vía Trazar en el correspondiente control empotrado.
Después de cargar la imagen se pueden usar diferentes opciones de ampliación desde el menú de contexto/barra de herramientas de selección de datos para cambiar la anchura y altura de la imagen. La imagen también se puede rotar un ángulo usando Rotación en la sección «editar» del control empotrado. Después de esto, el usuario tiene que establecer los puntos del eje.

Símbolos
Los símbolos son los puntos que pueden dibujarse sobre la imagen de un selector de datos. Los símbolos se pueden crear directamente pulsando con el botón derecho del ratón sobre la imagen. Los símbolos son principalmente de dos tipos, con o sin barra-de-errores, dependiendo del tipo de curva a la que pertenecen.
Cada curva de un selector de datos puede tener su propio estilo de símbolos que puede cambiarse en la sección Símbolos del control empotrado. El modo de ratón «Seleccionar-y-mover» puede usarse para seleccionar múltiples puntos/símbolos y puede moverse usando las teclas de navegación.

Puntos de eje
Los puntos de eje son un conjunto de tres puntos de referencia sobre la imagen del selector de datos. Estos puntos pueden establecerse vía Establecer puntos de eje en el menú de contexto del selector de datos. Después de seleccionar los puntos sobre la imagen, el usuario tiene que actualizar su sistema de coordenadas vía Tipo de gráfico y las posiciones lógicas vía Puntos de referencia en el control incrustado.

Curva del selector de datos
La curva de selección de datos puede crearse dentro de un selector de datos vía Nueva curva en el menú de contexto de un selector de datos. Una curva puede tener diferentes tipos de errores X e Y (sin-errores, simétrico, asimétrico). Esto depende del tipo de control incrustado de errores que el selector de datos tenga en el punto de creación.
Cada objeto de curva contiene todos los puntos de la curva (escondidos) y una hoja de cálculo que contiene las posiciones lógicas de todos sus puntos de curva y proporciona opciones para actualizar la hoja de cálculo y conmutar la visibilidad de sus puntos de curvas usando el menú de contexto. El modo Establecer puntos de curva en el menú de contexto del selector de datos debería seleccionarse para crear puntos de curva.
Se pueden crear varias curvas para el mismo selector de datos. Los puntos de curva creados siempre corresponden a la curva activa del selector de datos y pueden cambiarse vía la opción Curva activa en el menú de contexto y el control incrustado del selector de datos. Cada curva del selector de datos puede tener su propio estilo de símbolos que puede cambiarse en la sección Symbols del control incrustado.

Segmentos de curva
Los segmentos de curva para el selector de datos pueden crearse sobre una imagen cambiando el modo a Seleccionar segmentos de curva en el menú de contexto de un selector de datos. Un segmento es un objeto seleccionable sobre una imagen que puede seleccionarse pulsando con el botón derecho del ratón sobre él.
Los segmentos se crean procesando la imagen sobre la base de atributos de intervalo de color para trazar curvas automáticamente. Para mejorar los resultados, ese intervalo y tipo de atributos de color pueden cambiarse en la sección «editar» del control incrustado. El control incrustado también proporciona opciones para cambiar entre la imagen procesada y la original y para establecer la longitud mínima posible de los segmentos.
Una vez que se selecciona un segmento, creará puntos de curva sobre él con una distancia mínima especificada entre ellos. La distancia mínima especificada entre los puntos puede cambiarse en el control incrustado del selector de datos. El usuario tendría que seleccionar los segmentos de nuevo para observar los cambios.