El manual de LabPlot
LabPlot es un programa para el trazado de funciones bidimensionales y análisis de datos.

Introducción
LabPlot es una aplicación de para gráficos interactivos y análisis de datos científicos. LabPlot proporciona un modo sencillo para crear, gestionar y editar gráficos.
Características:
Gestión de datos basada en proyectos
Explorador de proyectos para gestión y organización de los objetos creados en diferentes carpetas y subcarpetas
Hoja de cálculo con funcionalidad básica para entrada manual de datos o generación uniforme o no uniforme de números aleatorios
Importación de datos ASCII externos en el proyecto para su posterior edición y visualización
Exportación de la hoja de cálculo a un archivo ASCII
La hoja de trabajo, como el principal objeto padre para gráficos, etiquetas, . admite diferentes esquemas y funciones de ampliación
Exportación de hojas de trabajo a diferentes formatos (pdf, eps, png y svg)
Gran variedad de posibilidades de edición para las propiedades de las hojas de trabajo y sus objetos
Gráficos cartesianos creados desde conjuntos de datos importados o creados manualmente o vía ecuaciones matemáticas
La definición de fórmulas matemáticas se implementa por resaltado de sintaxis y completado y por la lista de constantes matemáticas, físicas y funciones agrupadas por temas
La investigación de datos trazados se implementa mediante muchas características de ampliación y navegación
Varias funciones de análisis y métodos de interpolación, suavizado, ajuste (no lineal), filtro de Fourier y transformada de Fourier.
Ajustes a datos lineales y no lineales, están predefinidos varios modos de ajuste y pueden proporcionarse modelos personalizados con un número arbitrario de parámetros
Selector de datos para extracción de datos manual o (semi)automática desde imágenes importadas que contengan gráficos y curvas.