Instalación

Cómo obtener LabPlot
LabPlot puede encontrase en su página de inicio en sourceforge.net: http://labplot.sf.net. Hay un resumen de todos los paquetes disponibles en http://labplot.wiki.sourceforge.net/Download. Ahí también pueden encontrarse paquetes con fallos corregidos.

Requisitos
Para usar satisfactoriamente LabPlot, usted necesita al menos una instalación estándar de 4.7 y y la biblioteca científica de (GSL).

Compilación e instalación