Desenho de curvas

Enviar imagem
O seletor de dados pode ser criado dentro de um projeto através da opção Adicionar novo do menu de contexto do projeto/pasta ou na barra de ferramentas principal. Depois disso, uma imagem nova imagem pode ser adicionada e modificada através da opção Gráfico na área acoplável correspondente.
Depois de enviar a imagem, podem ser usados diferentes opções de zoom a partir do menu de contexto/barra de ferramentas do seletor de dados para alterar a largura e a altura da imagem. A imagem também pode ser rotacionada para um determinado ângulo usando a opção Rotação na seção "editar" da área acoplável. Depois disso, o usuário precisa definir o ponto do eixo.

Símbolos
Símbolos são pontos que podem ser desenhados sobre a imagem do seletor de dados. Eles podem ser criados diretamente com o botão direito do mouse sobre a imagem e, normalmente, são de dois tipos: com e sem a barra de erros, dependendo do tipo de curva a que pertencem.
Todas as curvas do seletor de dados podem ter o seu próprio estilo de símbolos, o qual poderá ser alterado na seção Símbolos da área acoplável. O modo do mouse "Seleção e Movimento" pode ser usado para selecionar vários pontos/símbolos e pode ser movido com as teclas de navegação.

Pontos do eixo
Pontos do eixo são o conjunto de três pontos de referência sobre a imagem do seletor de dados. Estes pontos podem ser definidos através da opção Definir os pontos do eixo do menu de contexto do seletor de dados. Depois de selecionar os pontos sobre a imagem, o usuário deve atualizar o seu tipo de sistema de coordenadas através do Tipo de gráfico e as posições lógicas através do Pontos de referência na área acoplável.

Curva do seletor de dados
Uma curva dentro de um seletor de dados pode ser criada através da opção Nova curva no menu de contexto do seletor de dados. Ela poderá ter diferentes tipos de erros em X e Y, (sem erro, simétrico, assimétrico), dependendo do tipo de área acoplável de erros que o seletor de dados tiver no momento da criação.
Cada objeto da curva contêm todos os pontos da curva (ocultos) e uma planilha que contém as posições lógicas de todos os seus pontos da curva e oferece opções para atualizar a planilha, assim como para alternar a visibilidade dos pontos da curva no menu de contexto. O modo Definir os pontos da curva do menu de contexto do seletor de dados deverá ser selecionado para criar pontos na curva.
Várias curvas podem ser criadas para o mesmo seletor de dados, sendo que a criação de pontos da curva são sempre correspondentes à curva ativa no seletor de dados, a qual poderá ser alterada através da opção Curva ativa no menu de contexto e na área acoplável do seletor de dados. Todas as curvas do seletor de dados podem ter o seu próprio estilo de símbolo, que poderá ser alterado na seção Símbolos da área acoplável.

Segmentos da curva
O segmento de curva para o seletor de dados pode ser criado sobre a imagem, mudando o modo Selecionar os segmentos da curva no menu de contexto do seletor de dados. Um segmento é um objeto selecionável sobre a imagem, o qual pode ser selecionado se clicar com o botão direito do mouse sobre ele.
Os segmentos são criados ao processar uma imagem com o intervalo de base de atributos de cores, para permitir o desenho automático das curvas. Para melhorar os resultados, estes intervalos e tipos de atributos de cores podem ser alterados na seção "editar" da área acoplável. Essa área também oferece opções para mudar entre a imagem processada e a original, assim como para definir o tamanho mínimo dos segmentos.
Assim que um segmento for selecionado, será criado pontos da curva sobre ele com uma distância mínima entre os pontos. A distância mínima indicada entre os pontos pode ser alterada na área acoplável do seletor de dados. Pode ser necessário selecionar os segmentos novamente para observar as alterações.