Referência de comandos

Menu Arquivo
N Arquivo Novo 	Cria um novo arquivo de projeto do LabPlot.
Em um arquivo de projeto, todas as configurações e gráficos são armazenados no formato ASCII.
O Arquivo Abrir 	Abre um arquivo de projeto do LabPlot.
Arquivo Abrir recente 	Abre um arquivo de projeto recente do LabPlot.
Aqui serão relacionados os últimos 10 arquivos de projetos usados.
S Arquivo Salvar 	Salva o projeto atual.
Se não salvou o projeto anteriormente, ele será salvo em um arquivo de projeto temporário.
Arquivo Salvar como 	Salva o projeto atual com outro nome.
P Arquivo Imprimir 	Imprime o gráfico ativo.
Aqui será aberta uma caixa de diálogo de impressão, onde é possível selecionar a impressora, os diferentes tamanhos de papel,
Arquivo Visualizar impressão 	Abre uma janela de visualização da impressão. O LabPlot permite-lhe escolher as definições de impressão com a barra de ferramentas desta janela e ver o resultado imediatamente.
= Arquivo Novo Folha de cálculo 	Cria uma nova folha de cálculo na pasta atual do projeto LabPlot.
X Arquivo Novo Folha de trabalho 	Cria uma nova folha de trabalho na pasta atual do projeto LabPlot.
Arquivo Novo Pasta 	Cria uma nova folha de cálculo na pasta atual do projeto LabPlot.
Arquivo Novo Fonte de dados em arquivo 	Abre a janela Importar os dados para uma planilha ou matriz.
L Arquivo Importar 	 Importa os dados para a folha de cálculo ativa
Este item pode ser usado para importar dados para o LabPlot. Leia mais na seção da caixa de diálogo de importação.
Arquivo Exportar 	Salva o gráfico atual em um formato especial.
No momento, só há suporte para formatos Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) e Portable Network Graphics (PNG).
W Arquivo Fechar 	Fecha o arquivo de projeto do LabPlot que estiver aberto.
Q Arquivo Sair 	Sai do LabPlot.

Menu Editar
Editar Histórico do Desfazer/Refazer 	Abre a janela de histórico das ações do LabPlot. Selecione um item na lista para navegar para o passo correspondente.

Menu Folha de Trabalho
Este menu contém todos os itens que também podem ser encontrados no menu de contexto (botão direito do mouse) de uma folha de trabalho. O menu só está disponível quando um objeto da folha de trabalho estiver selecionado no painel Explorador de Projetos.

Menu Folha de Cálculo
Este menu contém todos os itens que também podem ser encontrados no menu de contexto (botão direito do mouse) de uma folha de cálculo O menu só está disponível quando um objeto da folha de cálculo estiver selecionado no painel Explorador de Projetos.

Menu Seletor de dados
Este menu contém todos os itens que também podem ser encontrados no menu de contexto (botão direito do mouse) de um seletor de dados. O menu só está disponível quando um objeto do seletor de dados estiver selecionado no painel Explorador de Projetos.

Menu Configurações
Este menu permite-lhe alterar as configurações do usuário.
Além dos itens do menu Configurações normais do , descritos no capítulo do Menu Configurações dos Fundamentos do , o LabPlot tem este item de menu específico do aplicativo:
F Configurações Modo de tela inteira 	Mostra o espaço de trabalho no modo de tela inteira.

Menu Ajuda
O LabPlot tem itens do menu Ajuda comuns do . Para mais informações, leia a seção do Menu Ajuda nos Fundamentos do .

Barra de ferramentas
A barra de ferramentas principal contém os itens mais relevantes que podem ser encontrados nos menus. Mais detalhes sobre o assunto podem ser encontrados no manual Fundamentos do .