Instalação

Como obter o LabPlot
O LabPlot pode ser encontrado na sua página Web no sourceforge.net: http://labplot.sf.net. Existe um resumo sobre todos os pacotes disponíveis em http://labplot.wiki.sourceforge.net/Download. Os pacotes com correções de erros são lançados regularmente e também poderão ser encontrados nesse local.

Requisitos
Para poder usar com sucesso o LabPlot, você precisa pelo menos do 4.7 padrão, uma instalação do , e a biblioteca científica do projeto (GSL).

Compilação e instalação