Tópicos avançados
Aqui você poderá encontrar algumas explicações sobre tópicos avançados.

Tópicos

Barras de erro
Se quiser gerar um gráfico dos dados com as barras de erro, basta importar seus dados usando a janela de importação para o seu projeto. Depois, use a aba Barras de erro das propriedades da curva para selecionar o Tipo de erro, escolha a coluna do erro na lista Dados, +-. O formato das barras de erro podem ser definidos através do painel Formato:.

Legenda do TeX
Para usar uma legenda em TeX, é necessário apenas ativar o botão para alternar TeX na aba Título. Com isso, todo o texto que inserir no campo de texto será renderizado pelo TeX e assim apresentado. Como essa conversão leva algum tempo, alguma demora pode ser percebida ao redesenhar o gráfico.

Opções de linha de comando

Especificar um arquivo
Quando iniciar o LabPlot a partir da linha de comando, um nome de arquivo de projeto pode ser indicado:
labplot2 arquivo.lml

Outras opções de linha de comando
Estão disponíveis as seguintes opções de ajuda na linha de comando
labplot2 --help 	Apresenta as opções mais básicas disponíveis a partir da linha de comando.
labplot2 --help-qt 	Apresenta as opções disponíveis para modificar o modo como o LabPlot interage com o .
labplot2 --help-kde 	Apresenta as opções disponíveis para modificar o modo como o LabPlot interage com o .
labplot2 --help-all 	Apresenta todas as opções da linha de comando.
labplot2 --no-splash 	Não mostra a tela de apresentação
labplot2 --author 	Apresenta os autores do LabPlot na janela do terminal
labplot2 --version 	Apresenta as informações de versão do , , e LabPlot. Também pode ser usado labplot2 -v