Pequenos tutoriais

Criar um gráfico sinusoidal com o LabPlot
Neste capítulo você encontrará explicações sobre como construir um gráfico simples de uma curva em coordenadas Cartesianas de uma equação matemática.
Janela do LabPlot após a primeira execução
Janela do LabPlot após a primeira execução
Clique no botão Novo ou pressione N no teclado.
Novo projeto do LabPlot
Novo projeto do LabPlot
Clique no item Projeto do painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo Folha de Trabalho ou pressione X no teclado.
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Clique no item Folha de Trabalho no painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo gráfico-xy dois eixos, centralizado.
Adicionar eixos ao gráfico
Adicionar eixos ao gráfico
Clique no item gráfico-xy no painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo curva-xy de uma equação matemática.
Adicionar nova curva
Adicionar nova curva
Use o painel de propriedades da curva-equação-xy à direita para inserir sin(x) no campo y=f(x) (para ver a lista de funções disponíveis, consulte Funções de processamento), -6 no campo x, mín, 6 no campo x, máx e clique no botão Recalcular para ver o resultado.
Gráfico padrão da curva
Gráfico padrão da curva
O LabPlot realça a sintaxe desconhecida no campo y=f(x). Isso é útil para controlar a correção dos dados introduzidos.
A lista das funções conhecidas pode ser encontrada na seção correspondente neste manual.
Mude para a aba Linha no painel de propriedades da curva-equação-xy e escolha a curva cúbica (natural) na lista Tipo.
Escolher o tipo da linha
Adicionar o tipo de linha
Mude para a aba Símbolo no painel de propriedades da curva-equação-xy e escolha nenhum da lista Estilo.
Remoção de símbolos do gráfico
Remoção de símbolos do gráfico
Clique no item gráfico-xy no painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo legenda. Mude para a aba Título, no painel Propriedades da legenda do gráfico cartesiano e indique Gráfico do seno no campo Texto.
Alteração do título da legenda
Alteração do título da legenda
Escolha a opção Arquivo Exportar no menu principal. Selecione o local e o formato para salvar o gráfico.
Exportação do gráfico
Exportação do gráfico

Criar um gráfico a partir de dados da folha de cálculo com o LabPlot
Neste capítulo você encontrará explicações sobre como criar um gráfico simples a partir de dados de uma folha de cálculo.
Janela do LabPlot após a primeira execução
Janela do LabPlot após a primeira execução
Clique no botão Novo ou pressione N no teclado.
Novo projeto do LabPlot
Novo projeto do LabPlot
Clique no item Projeto no painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo Folha de Cálculo ou pressione = no teclado.
Adicionar nova folha de cálculo ao LabPlot
Adicionar nova folha de cálculo ao LabPlot
Clique no cabeçalho da primeira coluna da folha de cálculo com o , clique em qualquer uma das células com o e escolha Seleção Preencher a seleção com Números de linhas.
Preenchimento da primeira coluna da folha de cálculo
Preenchimento da primeira coluna da folha de cálculo
Selecione Automático (g) na lista Formato das Propriedades da coluna para melhorar a apresentação dos dados da primeira coluna.
Clique no cabeçalho da segunda coluna da folha de cálculo com o e escolha Gerar dados Valores aleatórios.
Preenchimento da segunda coluna da folha de cálculo
Preenchimento da segunda coluna da folha de cálculo
Clique no item Projeto do painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo Folha de Trabalho ou pressione X no teclado.
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Clique no item Folha de Trabalho no painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo gráfico-xy gráfico de caixa, quatro eixos.
Adicionar eixos ao gráfico
Adicionar eixos ao gráfico
Clique no item gráfico-xy no painel Explorador de Projetos com o e escolha Adicionar novo curva-xy.
Adicionar nova curva
Adicionar nova curva
Use o painel de propriedades da curva-xy à direita para selecionar a opção Projeto Folha de Cálculo 1 no campo dados-x (basta clicar no item e pressionar ). Use o mesmo procedimento para selecionar 2 no campo dados-y. Os resultados serão imediatamente apresentados na folha de trabalho.
O gráfico dos dados não ordenados
O gráfico dos dados não ordenados
Clique no item Folha de Cálculo no painel Explorador de Projetos com o , clique depois no cabeçalho da segunda coluna com o e escolha Ordenar Crescente.
Ordenar a segunda coluna da folha de cálculo
Ordenar a segunda coluna da folha de cálculo
Clique no item Folha de Trabalho no painel Explorador de Projetos com o para ver os resultados.
Gráfico dos dados ordenados
Gráfico dos dados ordenados