Manual do LabPlot
LabPlot é um programa para o desenho de funções bi-dimensionais e análise de dados.

Introdução
LabPlot é um aplicativo do para criação de gráficos interativos e análise de dados científicos. Ele oferece uma forma simples de criar, gerenciar e editar gráficos.
Funcionalidades:
Gerenciamento de dados baseado em projetos
Explorador de projetos para gerenciamento e organização de objetos criados em pastas e subpastas diferentes
Folha de cálculo com funcionalidades básicas para a introdução manual de dados ou para a geração de números aleatórios uniformes e não-uniformes
Importação de dados em ASCII externos para o projeto para visualização e edição futuras
Exportação da folha de cálculo para um arquivo ASCII
A área de trabalho com o objeto-pai principal para gráficos, legendas, , suporta diferentes leiautes e funções de zoom
Exportação da área de trabalho para diferentes formatos (PDF, EPS, PNG e SVG)
Grande variedade de capacidades de edição para as propriedades da área de trabalho e seus objetos
Gráficos cartesianos, criados a partir de dados importados, manualmente ou a partir de uma equação matemática
A definição das fórmulas matemáticas tem suporte para o realce de sintaxe e completação, assim como por uma lista de constantes e funções matemáticas e físicas agrupadas de forma temática
A análise de dados desenhados tem suporte a diversas funcionalidades de zoom e navegação
Ajustes lineares e não-lineares de dados, sendo que diversos modelos de ajuste são predefinidos e também podem ser fornecidos modelos personalizados com um número arbitrário de parâmetros
Seletor de dados para a extração de dados manual ou (semi-)automática de imagens importadas que contêm gráficos e curvas.