Breves Tutoriais

Criar um gráfico sinusoidal com o LabPlot
Neste capítulo irá descobrir explicações sobre como construir um gráfico simples para uma curva em coordenadas Cartesianas de uma equação matemática.
A janela do LabPlot após o primeiro arranque
A janela do LabPlot após o primeiro arranque
Carregue no botão Novo ou carregue em N no teclado.
Novo projecto do LabPlot
Novo projecto do LabPlot
Carregue no item Projecto do painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo Folha de Trabalho ou carregue em X no teclado.
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Carregue no item Folha de Trabalho no painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo gráfico-xy dois eixos, centrado.
Adicionar eixos ao gráfico
Adicionar eixos ao gráfico
Carregue no item gráfico-xy no painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo curva-xy de uma equação matemática.
Adicionar uma nova curva
Adicionar uma nova curva
Use a área de propriedades da curva-equação-xy à direita para introduzir sin(x) no campo y=f(x) (para a lista de funções disponíveis, veja por favor o Funções de processamento), -6 no campo x, mín, 6 no campo x, máx e carregue no botão Calcular de novo para ver o resultado.
O gráfico predefinido da curva
O gráfico predefinido da curva
O LabPlot realça a sintaxe desconhecida no campo y=f(x). Isto é útil para controlar a correcção dos dados introduzidos.
A lista das funções conhecidas poder-se-á encontrar na secção correspondente neste manual.
Mude para a página Linha na área de propriedades da curva-equação-xy e escolha a curva cúbica (natural) na lista Tipo.
Escolher o tipo da linha
Adicionar o tipo de linha
Mude para a página Símbolo na área de propriedades da curva-equação-xy e escolha nenhum da lista Estilo.
Remover símbolos do gráfico
Remover símbolos do gráfico
Carregue no item gráfico-xy no painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo legenda. Mude para a página do Título, na área de Propriedades da legenda do gráfico cartesiano e indique Gráfico do seno no campo Texto.
Mudar o título da legenda
Mudar o título da legenda
Escolha a opção Ficheiro Exportar no menu principal. Seleccione o local e o formato para gravar o gráfico.
Exportar o gráfico
Exportar o gráfico

Criar um gráfico a partir de dados da folha de cálculo com o LabPlot
Neste capítulo irá encontrar explicações sobre como criar um gráfico simples a partir de dados de uma folha de cálculo.
A janela do LabPlot após o primeiro arranque
A janela do LabPlot após o primeiro arranque
Carregue no botão Novo ou carregue em N no teclado.
Novo projecto do LabPlot
Novo projecto do LabPlot
Carregue no item Projecto no painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo Folha de cálculo ou carregue em = no teclado.
Adicionar uma nova folha de cálculo ao LabPlot
Adicionar uma nova folha de cálculo ao LabPlot
Carregue no cabeçalho da primeira coluna da folha de cálculo com o e depois carregue em qualquer uma das suas células com o e escolha Selecção Preencher a Selecção Com Números de Linhas.
Preencher a primeira coluna da folha de cálculo
Preencher a primeira coluna da folha de cálculo
Seleccione Automático (g) na lista Formato das Propriedades da coluna para melhorar a apresentação dos dados da primeira coluna.
Carregue no cabeçalho da segunda coluna da folha de cálculo com o e escolha Gerar os Dados Valores Aleatórios.
Preencher a segunda coluna da folha de cálculo
Preencher a segunda coluna da folha de cálculo
Carregue no item Projecto do painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo Folha de Trabalho ou carregue em X no teclado.
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Adicionar uma nova folha de trabalho do LabPlot
Carregue no item Folha de Trabalho no painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo gráfico-xy gráfico de caixa, quatro eixos.
Adicionar eixos ao gráfico
Adicionar eixos ao gráfico
Carregue no item gráfico-xy no painel Explorador de Projectos com o e escolha Adicionar um novo curva-xy.
Adicionar uma nova curva
Adicionar uma nova curva
use a área de propriedades da curva-xy à direita para seleccionar a opção Projecto Folha de Cálculo 1 no campo dados-x (basta carregar no item e carregar em ). Use o mesmo procedimento para seleccionar 2 no campo dados-y. Os resultados serão imediatamente apresentados na folha de trabalho.
O gráfico dos dados não ordenados
O gráfico dos dados não ordenados
Carregue no item Folha de Cálculo no painel Explorador de Projectos com o e carregue depois no cabeçalho da segunda coluna com o e escolha Ordenar Ascendente.
Ordenar a segunda coluna da folha de cálculo
Ordenar a segunda coluna da folha de cálculo
Carregue no item Folha de Trabalho do painel Explorador de Projectos com o para ver os resultados.
O gráfico dos dados ordenados
O gráfico dos dados ordenados