Instalação

Como Obter o LabPlot
O LabPlot pode ser encontrado na sua página Web no sourceforge.net: http://labplot.sf.net. Existe uma visão geral sobre todos os pacotes disponíveis em http://labplot.wiki.sourceforge.net/Download. Os pacotes com correcções de erros são lançados regularmente e também poderão ser aí encontrados.

Requisitos
Para poder usar com sucesso o LabPlot, precisa pelo menos de um 4.7 padrão e uma instalação do , bem como da biblioteca científica da (GSL).

Compilação e Instalação