Desenho de Curvas

Enviar uma Imagem
O selector de dados pode ser criado dentro de um projecto através da opção Adicionar um novo do menu de contexto do projecto/pasta ou na barra principal. Depois disso, poderá ser adicionada uma imagem nova ou modificá-la com a opção Gráfico na área acoplável correspondente.
Depois de enviar a imagem, poderá usar diferentes opções de ampliação no menu de contexto/barra do selector de dados para mudar a largura e a altura da imagem. A mesma também poderá ser rodada para um dado ângulo com a opção Rotação na secção "editar" da área acoplável. Depois disso, o utilizador tem de definir o ponto do eixo.

Símbolos
Os símbolos são os pontos que podem ser desenhados sobre a imagem do selector de dados. Poderá criar directamente os símbolos com o botão direito do rato sobre a imagem. Os símbolos são normalmente de dois tipos: com e sem a barra de erros, dependendo do tipo de curva a que pertencem.
Todas as curvas do selector de dados poderão ter o seu próprio estilo de símbolos, o qual poderá ser alterado na secção de Símbolos da área acoplável. O modo do rato para "Selecção e Movimento" poderá ser usado para seleccionar vários pontos/símbolos e pode ser movido com as teclas de navegação.

Pontos do Eixo
Os Pontos do Eixo são o conjunto dos três pontos de referência sobre a imagem do selector de dados. Estes pontos poderão ser definidos com a opção Definir os Pontos do Eixo do menu de contexto do selector de dados. Depois de seleccionar os pontos sobre a imagem, o utilizador terá de actualizar o seu tipo de sistema de coordenadas através do Tipo de Gráfico e as posições lógicas através do Pontos de Ref. na área acoplável.

Curva do Selector de Dados
Poderá criar uma curva dentro de um selector de dados, através da opção Nova Curva no menu de contexto do selector de dados. Uma curva poderá ter diferentes tipos de erros em X e Y, (sem erro, simétrico, assimétrico), dependendo do do tipo de área acoplável de erros que o selector de dados tiver na altura da criação.
Todas as curvas contêm todos os pontos da curva (escondidos) e uma folha de cálculo que contém as posições lógicas de todos os seus pontos da curva e oferece opções para actualizar a folha de cálculo, assim como para comutar a visibilidade dos pontos da curva no menu de contexto. O modo Definir os Pontos da Curva do menu de contexto do selector de dados deverá ser seleccionado para criar pontos na curva.
Poderá criar várias curvas para o mesmo selector de dados, sendo que a criação de pontos da curva são sempre correspondentes à curva activa no selector de dados, a qual poderá ser alterada com a opção Curva Activa no menu de contexto e na área acoplável do selector de dados. Todas as curvas do selector de dados poderão ter o seu próprio estilo de símbolos, que poderá ser alterado na secção Símbolos da área acoplável.

Segmentos da Curva
Poderá criar um segmento de curva para o selector de dados sobre a imagem, mudando o modo para Seleccionar os Segmentos da Curva no menu de contexto do selector de dados. Um segmento é um objecto seleccionável sobre a imagem, o qual poderá ser seleccionado se carregar com o botão direito do rato sobre ele.
Os segmentos são criados ao processar uma imagem com o intervalo de base de atributos de cores, para poder desenhar automaticamente as curvas. Para melhorar os resultados, estes intervalos e tipos de atributos de cores poderão ser alterados na secção "editar" da área acoplável. A mesma também oferece opções para mudar entre a imagem processada e a original, assim como para definir o tamanho mínimo dos segmentos.
Assim que for seleccionado um segmento, ele irá criar pontos da curva sobre ele com uma distância mínima entre eles. A distância mínima indicada entre os pontos poderá ser alterada na área acoplável do selector de dados. O utilizador poderá ter de seleccionar os segmentos de novo para observar as alterações.