Referência de Comandos

O Menu Ficheiro
N Ficheiro Novo 	Cria um novo ficheiro de projecto do LabPlot.
Num ficheiro de projecto, todas as definições e gráficos são gravados no formato ASCII.
O Ficheiro Abrir 	Abre um ficheiro de projecto do LabPlot.
Ficheiro Abrir um Recente 	Abre um ficheiro de projecto recente do LabPlot.
Aqui irão aparecer os últimos 10 ficheiros de projectos usados.
S Ficheiro Gravar 	Grava o projecto actual.
Se não tiver gravado o projecto anteriormente, o projecto é gravado num ficheiro temporário do projecto.
Ficheiro Gravar Como 	Grava o projecto actual com um nome diferente.
P Ficheiro Imprimir 	Imprime o gráfico activo.
Aqui irá aparecer uma janela de impressão, onde poderá seleccionar a impressora, os diferentes tamanhos de papel,
Ficheiro Antevisão da Impressão 	Abre uma janela de antevisão da impressão. O LabPlot permite-lhe escolher as definições de impressão com a barra de ferramentas desta janela e ver o resultado imediatamente.
= Ficheiro Novo Folha de Cálculo 	Cria uma nova folha de cálculo na pasta actual do projecto do LabPlot.
X Ficheiro Nova Área de trabalho 	Cria uma nova área de trabalho na pasta actual do projecto do LabPlot.
Ficheiro Novo Pasta 	Cria uma nova folha de cálculo na pasta actual do projecto do LabPlot.
Ficheiro Novo Fonte de Dados em Ficheiro 	Abre a janela para Importar os dados para uma área de trabalho/matriz.
L Ficheiro Importar 	 Importa os dados para a folha de cálculo activa
Este item poderá ser usado para importar os dados para o LabPlot. Por favor, leia mais na secção da janela de importação.
Ficheiro Exportar 	Grava o gráfico actual num formato especial.
De momento, são suportados os formatos Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) e Portable Network Graphics (PNG).
W Ficheiro Fechar 	Fecha o ficheiro de projecto do LabPlot aberto de momento.
Q Ficheiro Sair 	Sai do LabPlot.

O Menu Editar
Editar Histórico para Desfazer/Refazer 	Abre a janela de histórico das acções do LabPlot. Seleccione um item na lista para navegar para o passo correspondente.

O Menu da Área de Trabalho
Este menu contém todos os itens que também poderão ser encontrados no menu de contexto (do botão direito) de uma folha de trabalho. O menu só está disponível quando tiver seleccionado um objecto da folha de trabalho no painel Explorador de Projectos.

O Menu da Folha de Cálculo
Este menu contém todos os itens que também poderão ser encontrados no menu de contexto (do botão direito) de uma folha de cálculo. O menu só está disponível quando tiver seleccionado um objecto da folha de cálculo no painel Explorador de Projectos.

O Menu do Selector de Dados
Este menu contém todos os itens que também poderão ser encontrados no menu de contexto (do botão direito) de um selector de dados. O menu só está disponível quando tiver seleccionado um objecto do selector de dados no painel Explorador de Projectos.

O Menu Configuração
Este menu dá-lhe a possibilidade de mudar as definições do utilizador.
Para além dos itens do menu de Configuração normais do , descritos no capítulo do Menu de Configuração dos Fundamentos do , o LabPlot tem este item de menu específico da aplicação:
F Configuração Modo de Ecrã Completo 	Mostra a área de trabalho no modo de ecrã completo.

O Menu Ajuda
Para além disso, o LabPlot tem os itens do menu de Ajuda normais do . Para mais informações, leia a secção sobre o Menu de Ajuda dos Fundamentos do .

Barra de Ferramentas
A barra principal contém os itens principais que poderá encontrar nos diferentes menus. Poderá encontrar mais detalhes sobre o assunto no manual dos Fundamentos do .