O Manual do LabPlot
O LabPlot é um programa para o desenho de funções bi-dimensionais e para a análise de dados.

Introdução
O LabPlot é uma aplicação do para gráficos interactivos e para a análise de dados científicos. O LabPlot oferece uma forma simples de criar, gerir e editar gráficos.
Funcionalidades:
Gestão dos dados baseada em projectos
Explorador de projectos para gerir e organizar os objectos criados em pastas e sub-pastas diferentes
Folha de cálculo com funcionalidades básicas para a introdução manual dos dados ou para a geração de números aleatórios uniformes e não-uniformes
Importação de dados em ASCII externos para o projecto para visualização e edição futuras
Exportação da folha de cálculo para um ficheiro em ASCII
A área de trabalho com o objecto-pai principal para os gráficos, legendas, , suporta diferentes formatos e funções de ampliação
Exportação da área de trabalho para diferentes formatos (PDF, EPS, PNG e SVG)
Grande variedade de capacidades de edição para as propriedades da área de trabalho e dos seus objectos
Gráficos cartesianos, criados a partir de dados importados ou criados manualmente ou de uma equação matemática
A definição das fórmulas matemáticas é suportada através do realce de sintaxe e da completação, bem como pela lista de constantes e funções matemáticas e físicas agrupadas de forma temática
A análise dos dados desenhados é suportada através de diversas funcionalidades de ampliação e navegação
Diversos métodos de interpolação, suavização e filtragem de Fourier para filtrar os dados
Ajustes lineares e não-lineares aos dados, estando predefinidos diversos modelos de ajuste e modelos personalizados com um número arbitrário de parâmetros
Selector de dados para a extracção de dados manual ou (semi-)automática de imagens importadas que contêm gráficos e curvas.