Installation

Hur man skaffar LabPlot
LabPlot finns på hemsidan på sourceforge.net: http://labplot.sf.net. En översikt av alla tillgängliga paket finns på http://labplot.wiki.sourceforge.net/Download. Paket med felrättningar ges ut regelbundet och finns också där.

Krav
För att använda LabPlot med lyckat resultat behövs minst 4.7 standardversion, en installation av , och :s vetenskapliga bibliotek (GSL).

Kompilering och installation