Korta handledningar

Skapa ett sinusdiagram med LabPlot
I det här kapitlet hittar du en förklaring av hur man skapar ett enkelt diagram för en kurva i kartesiska koordinater från en matematisk ekvation.
LabPlots fönster efter första start
LabPlots fönster efter första start
Klicka på knappen Ny eller tryck på N på tangentbordet.
Nytt LabPlot-projekt
Nytt LabPlot-projekt
Klicka på alternativet Projekt i rutan Projektutforskare med höger musknapp och välj Lägg till ny Kalkylark eller tryck X på tangentbordet.
Lägga till ett nytt LabPlot-arbetsblad
Lägga till ett nytt LabPlot-arbetsblad
Klicka på alternativet Arbetsblad i panelen Projektutforskare med höger musknapp och välj Lägg till ny xy-diagram två axlar, centrerade.
Lägga till axlar i diagrammet
Lägga till axlar i diagrammet
Klicka på alternativet xy-diagram i rutan Projektutforskaren med höger musknapp och välj Lägg till ny xy-kurva från en matematisk ekvation.
Lägga till en ny kurva
Lägga till en ny kurva
Använd rutan egenskaper för xy-ekvationskurva till höger för att skriva in sin(x) i fältet y=f(x) (för en lista över tillgängliga funktioner se Tolkfunktioner), -6 i fältet x, min, 6 i fältet x, max och klicka på knappen Räkna om för att se resultatet.
Förvald uppritning av kurvan
Förvald uppritning av kurvan
LabPlot markerar okänd syntax i fältet y=f(x). Det är användbart för att kontrollera inmatningens riktighet.
Listan över kända funktioner finns i motsvarande avsnitt i handboken.
Byt till fliken Linje på rutan egenskaper för xy-ekvationskurva och välj kubisk spline (naturlig) i kombinationsrutan Typ.
Välja linjetyp
Lägga till linjetypen
Byt till fliken Symbol på rutan egenskaper för xy-ekvationskurva och välj ingen i kombinationslistan Stil.
Ta bort symboler från diagrammet
Ta bort symboler från diagrammet
Klicka på alternativet xy-diagram i rutan Projektutforskare med höger musknapp och välj Lägg till ny förklaring. Byt till fliken Titel i rutan Egenskaper för kartesisk diagramförklaring och skriv in Sinuskurva i fältet Text.
Ändra förklaringens rubrik
Ändra förklaringens rubrik
Välj Arkiv Exportera i huvudmenyn. Välj plats och format för att spara diagrammet.
Exportera diagrammet
Exportera diagrammet

Skapa ett diagram från arbetsbladsdata med LabPlot
I det här kapitlet hittar du en förklaring av hur man skapar ett enkelt diagram från data i ett kalkylark.
LabPlots fönster efter första start
LabPlots fönster efter första start
Klicka på knappen Ny eller tryck på N på tangentbordet.
Nytt LabPlot-projekt
Nytt LabPlot-projekt
Klicka på alternativet Projekt i rutan Projektutforskare med höger musknapp och välj Lägg till ny Kalkylark eller tryck = på tangentbordet.
Lägga till ett nytt kalkylark i LabPlot
Lägga till ett nytt kalkylark i LabPlot
Klicka på rubriken för kalkylarkets första kolumn med vänster musknapp och klicka därefter på någon av dess celler med höger musknapp och välj Markering Fyll markering med Radnummer.
Fylla i kalkylarkets första kolumn
Fylla i kalkylarkets första kolumn
Välj Automatisk (g) i kombinationsrutan Format i det högra dockningsfönstret Kolumnegenskaper för att förbättra den första kolumnens datapresentation.
Klicka på rubriken för kalkylarkets andra kolumn med höger musknapp och välj Skapa data Slumpvärden.
Fylla i kalkylarkets andra kolumn
Fylla i kalkylarkets andra kolumn
Klicka på alternativet Projekt i rutan Projektutforskare med höger musknapp och välj Lägg till ny Kalkylark eller tryck X på tangentbordet.
Lägga till ett nytt LabPlot-arbetsblad
Lägga till ett nytt LabPlot-arbetsblad
Klicka på alternativet Arbetsblad i rutan Projektutforskaren med höger musknapp och välj Lägg till ny xy-diagram rutdiagram, fyra axlar.
Lägga till axlar i diagrammet
Lägga till axlar i diagrammet
Klicka på alternativet xy-diagram i rutan Projektutforskaren med höger musknapp och välj Lägg till ny xy-kurva.
Lägga till en ny kurva
Lägga till en ny kurva
Använd rutan egenskaper för xy-kurva till höger för att välja Projekt Kalkylark 1 i fältet x-data (klicka bara på objektet och tryck på returtangenten). Använd samma procedur för att välja 2 för fältet y-data. Resultatet visas omedelbart på arbetsbladet.
Diagrammet över osorterad data
Diagrammet över osorterad data
Klicka på alternativet Kalkylark i panelen Projektutforskare med vänster musknapp, och klicka därefter på den andra kolumnrubriken med höger musknapp och välj Sortera Stigande.
Sortera kalkylarkets andra kolumn
Sortera kalkylarkets andra kolumn
Klicka på alternativet Arbetsblad i rutan Projektutforskaren med vänster musknapp för att se resultatet.
Diagrammet över sorterad data
Diagrammet över sorterad data