Kommandoreferens

Menyn Arkiv
N Arkiv Ny 	Skapar en ny LabPlot projektfil.
Alla inställningar och diagram lagras med ASCII-format i en projektfil.
O Arkiv Öppna 	Öppnar en LabPlot projektfil.
Arkiv Öppna senaste 	Öppnar en av de senaste LabPlot projektfilerna.
Här listas de 10 senast använda projektfilerna.
S Arkiv Spara 	Sparar själva projektet.
Om du inte har sparat projektet tidigare, sparas det med ett tillfälligt projektfilnamn.
Arkiv Spara som 	Sparar det verkliga projektet med ett annat namn.
P Arkiv Skriv ut 	Skriver ut det aktiva diagrammet.
Här öppnas en utskriftsdialogruta där det går att välja skrivare, olika pappersstorlekar, etc.
Arkiv Förhandsgranska utskrift 	Öppna ett fönster för förhandsgranskning av utskrift. LabPlot låter dig välja utskriftsinställningar med verktygsraden i fönstret och omedelbart se resultatet.
= Arkiv Ny Kalkylark 	Skapar ett nytt kalkylark i LabPlot-projektets arbetskatalog.
X Arkiv Ny Arbetsblad 	Skapar ett nytt arbetsblad i LabPlot-projektets arbetskatalog.
Arkiv Ny Katalog 	Skapar ett nytt kalkylark i LabPlot-projektets arbetskatalog.
Arkiv Ny Fildatakälla 	Öppnar fönstret importera data till kalkylark/matris.
L Arkiv Importera 	 Importera data till det aktiva kalkylarket
Alternativet kan användas för att importera data till LabPlot. Läs mer i avsnittet Importdialogruta.
Arkiv Exportera 	Sparar det aktiva diagrammet med ett speciellt format.
För närvarande stöds Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) och Portable Network Graphics (PNG).
W Arkiv Stäng 	Stänger LabPlot projektfilen som för närvarande är öppen.
Q Arkiv Avsluta 	Avslutar LabPlot.

Menyn Redigera
Redigera Ångra och gör om-historik 	Öppnar historikfönstret för åtgärder i LabPlot. Välj ett objekt i listan för att gå till motsvarande steg.

Menyn Arbetsblad
Menyn innehåller alla alternativ som också finns i ett arbetsblads sammanhangsberoende meny (högerklick). Menyn är bara tillgänglig när ett arbetsbladsobjekt är vald i rutan Projektutforskare.

Menyn Kalkylark
Menyn innehåller alla alternativ som också finns i ett kalkylarks sammanhangsberoende meny (högerklick). Menyn är bara tillgänglig när ett kalkylarksobjekt är vald i rutan Projektutforskare.

Menyn Dataväljare
Menyn innehåller alla alternativ som också finns i dataväljarens sammanhangsberoende meny (högerklick). Menyn är bara tillgänglig när ett dataväljarobjekt är vald i rutan Projektutforskare.

Menyn Inställningar
Menyn gör det möjligt att ändra användarinställningar.
Förutom de vanliga menyalternativen i :s inställningsmeny som beskrivs i kapitlet Menyn Inställningar i dokumentet :s grunder, har LabPlot följande programspecifika menyalternativ:
F Inställningar Fullskärmsläge 	Visa arbetsytan med fullskärmsläge.

Menyn Hjälp
Dessutom har LabPlot :s vanliga menyalternativ i hjälpmenyn. För mer information läs avsnittet om hjälpmenyn i :s grunder.

Verktygsrad
Huvudverktygsraden innehåller de huvudsakliga alternativen som man hittar i de olika menyerna. Mer information om det finns i handboken :s grunder.