Додаткові питання
Тут наведено настанови щодо використання деяких додаткових можливостей програми.

Теми

Позначки похибок
Якщо вам потрібно накреслити дані із позначками похибок, імпортуйте дані до вашого проекту за допомогою діалогового вікна імпортування. Далі, скористайтеся вкладкою Позначки похибок панелі властивостей кривої, щоб вибрати Тип похибок. Вибрати стовпчик помилок зі списку Дані, +-. Формат позначок похибок можна визначити за допомогою панелі Формат:.

Мітка TeX
Щоб скористатися міткою TeX, вам достатньо активувати кнопку-перемикач TeX на панелі Заголовок. Після натискання цієї кнопки будь-який текст, який ви введете до поля для введення тексту, вважатиметься кодом TeX і відтворюватиметься відповідним чином. Оскільки перетворення триває певний час, ви можете спостерігати певну затримку у перемальовуванні креслення.

Параметри командного рядка

Визначення файла
Запускаючи LabPlot з термінала, ви можете вказати назву файла проекту (із суфіксом назви .lml, .lml.gz, .lml.bz2 або .lml.xz):
labplot2 file.lml

Інші параметри командного рядка
Для отримання довідки ви можете використовувати такі параметри командного рядка
labplot2 --help 	Ця команда покаже список основних параметрів, доступ до яких можна отримати з командного рядка.
labplot2 --help-qt 	Ця команда виводить список параметрів, за допомогою яких можна змінити спосіб, у який LabPlot взаємодіятиме з .
labplot2 --help-kde 	Ця команда виводить список параметрів, за допомогою яких можна змінити спосіб, у який LabPlot взаємодіятиме з .
labplot2 --help-all 	Ця команда покаже список усіх можливих параметрів командного рядка.
labplot2 --no-splash 	не показувати вікно вітання
labplot2 --author 	Ця команда покаже список авторів програми LabPlot у вікні термінала.
labplot2 --version 	Показує дані щодо версій , і LabPlot. Доступ до цих даних можна отримати і за допомогою команди labplot2 -v