Довідка щодо команд меню

Меню «Файл»
N Файл Створити 	Створити файл проекту LabPlot.
У файлі проекту усі параметри і креслення зберігаються у форматі ASCII.
O Файл Відкрити... 	Відкрити файл проекту LabPlot.
Файл Відкрити недавні 	Відкрити один із останніх файлів проектів LabPlot.
У відповідному списку буде 10 файлів проектів.
S Файл Зберегти 	Зберегти поточний проект.
Якщо вами раніше не було збережено проект, проект буде збережено до файла проекту з тимчасовою назвою.
Файл Зберегти як 	Зберегти поточний проект із іншою назвою.
P Файл Друкувати... 	Надрукувати активне креслення.
Буде відкрито діалогове вікно друку, у якому ви можете вибрати принтер, інший розмір аркуша паперу тощо.
Файл Перегляд друку... 	Відкрити вікно попереднього перегляду друку. LabPlot надає вам змогу вибрати параметри друку за допомогою панелі інструментів цього вікна і негайно переглянути результат.
= Файл Створити Електронна таблиця 	Створити електронну таблицю у поточній теці проекту LabPlot.
X Файл Створити Робочий аркуш 	Створити робочий аркуш у поточній теці проекту LabPlot.
Файл Створити Тека 	Створити електронну таблицю у поточній теці проекту LabPlot.
Файл Створити Файлове джерело даних 	Відкрити вікно Імпортування даних до електронної таблиці або матриці.
L Файл Імпортувати 	 Імпортувати дані до активної електронної таблиці.
Цим пунктом можна скористатися для імпортування даних до LabPlot. Докладніший опис можна знайти у розділі щодо діалогового вікна імпортування.
Файл Експортувати... 	Зберегти активне креслення у вказаному форматі.
У поточній версії передбачено підтримку форматів Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) та Portable Network Graphics (PNG).
W Файл Закрити 	Закрити поточний відкритий файл проекту LabPlot.
Q Файл Вийти 	Завершити роботу LabPlot.

Меню «Зміни»
Зміни Журнал скасування-поновлення дій 	Відкрити вікно журналу дій LabPlot. Виберіть пункт у списку, щоб перейти до відповідного кроку.

Меню «Аркуш»
У цьому меню зібрано усі пункти, доступ до яких можна отримати з контекстного меню (відкривається клацанням правою кнопкою миші) робочого аркуша. Доступ до цього меню можна отримати, лише якщо на панелі Навігатор проектом позначено об’єкт робочого аркуша.

Меню «Робочий аркуш»
У цьому меню зібрано усі пункти, доступ до яких можна отримати з контекстного меню (відкривається клацанням правою кнопкою миші) електронної таблиці. Доступ до цього меню можна отримати, лише якщо на панелі Навігатор проектом позначено об’єкт електронної таблиці.

Меню «Вибір даних»
У цьому меню зібрано усі пункти, доступ до яких можна отримати з контекстного меню (відкривається клацанням правою кнопкою миші) засобу вибору даних. Доступ до цього меню можна отримати, лише якщо на панелі Навігатор проектом позначено об’єкт вибору даних.

Меню «Параметри»
За допомогою цього меню ви можете змінити параметри роботи програми.
Окрім типових для пунктів меню «Параметри», описаних у розділі щодо цього меню підручника з основ роботи у , у LabPlot передбачено такий додатковий пункт:
F Параметри Повноекранний режим 	Показати робочий простір програми у повноекранному режимі.

Меню «Довідка»
Крім того, у LabPlot передбачено типові для пункти меню Довідка. Докладніший опис цих пунктів можна знайти у розділі щодо меню «Довідка» підручника з основ роботи у .

Панель інструментів
На головній панелі програми розташовано основні кнопки для виконання дій, пункти яких можна знайти у різних меню. Докладніший опис можна знайти у підручнику з основ роботи у .