Overzicht van de opdrachten

Het menu Bestand
N Bestand Nieuw 	Maakt een nieuw projectbestand aan in LabPlot.
In een projectbestand worden alle instellingen en plots opgeslagen in het ASCII-formaat.
O Bestand Openen 	Opent een projectbestand in LabPlot.
Bestand Recent geopend 	Opent een recent projectbestand in LabPlot.
Hier wordt een lijst van de laatste 10 projectbestanden getoond.
S Bestand Opslaan 	Slaat het actuele project op.
Indien u het project niet eerder heeft opgeslagen met een tijdelijke naam voor het projectbestand.
Bestand Opslaan als 	Slaat het actuele bestand op met een andere naam.
P Bestand Afdrukken 	Slaat de actieve plot op.
Hier wordt een afdrukdialoog geopend, waarin u de printer kunt kiezen, verschillende papierformaten, .
Bestand Afdrukvoorbeeld 	Opent een venster voor een afdrukvoorbeeld. In LabPlot kunt u afdrukinstellingen kiezen in de werkbalk van dit venster, en het resultaat meteen zien.
= Bestand Nieuw Rekenblad 	Maakt een nieuw rekenblad aan in de huidige map van het project in LabPlot.
X estand Nieuw Werkblad 	Maakt een nieuw werkblad aan in de huidige map van het project in LabPlot.
Bestand Nieuw Map 	Maakt een nieuw rekenblad aan in de huidige map van het project in LabPlot.
Bestand Nieuw Gegevensbronbestand 	Opent het venster voor Gegevens importeren naar rekenblad/matrix.
L Bestand Importeren 	 Gegevens importeren naar actieve rekenblad
Hiermee kunt u gegevens importeren in LabPlot. Lees hierover meer in het deel importdialoog.
Bestand Exporteren 	Slaat de actieve plot op in een bepaald formaat.
Op dit moment worden de volgende formaten ondersteund: Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) en Portable Network Graphics (PNG).
W Bestand Sluiten 	Sluit het huidig in LabPlot geopende projectbestand af.
Q Bestand Afsluiten 	LabPlot verlaten

Het menu Bewerken
Bewerken Gesch ongedaan/opnieuw 	Opent het geschiedenisvenster van acties in LabPlot. Selecteer in de lijst de gewenste actie.

Het menu Werkblad
Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een werkblad. Dit menu is alleen beschikbaar als een werkbladobject is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.

Het menu Rekenblad
Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een rekenblad. Dit menu is alleen beschikbaar als een rekenbladobject is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.

Het CAS-werkbladmenu
Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een werkblad van CAS. Dit menu is alleen beschikbaar als een werkbladobject is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.

Het menu Datapicker
Dit menu bevat alles dat u ook kunt vinden in het contextmenu (rechter muisknop) van een datapicker. Dit menu is alleen beschikbaar als een datapicker is geselecteerd in het paneel van de Projectverkenner.

Het menu Instellingen
In dit menu kunt u gebruikersinstellingen wijzigen.
Naast de gewone menu-instellingen in zoals beschreven in het hoofdstuk Instellingenmenu van de basiseigenschappen van , heeft LabPlot ook de menu-ingang die voor deze toepassing specifiek is:
F Instellingen Volledig scherm 	Toont de werkruimte op het hele scherm.

Het menu Help
Bovendien heeft LabPlot het algemene Helpmenu van . Meer informatie vindt u in het deel Help Menu in de basiseigenschappen van .

Werkbalk
Het meeste in de hoofdwerkbalk vindt u ook elders in de verschillende menu's. Meer hierover kunt u lezen in het handboek voor de Basiseigenschappen van .