Opties voor de commandoregel

Een bestand opgeven
Bij het opstarten van LabPlot kunt u op de opdrachtregel de naam opgeven van een projectbestand (eindigend op .lml, .lml.gz, .lml.bz2 of .lml.xz):
labplot2 bestandsnaam.lml

Overige opties op de opdrachtregel
De volgende opties op de opdrachtregel zijn beschikbaar
labplot2 --help 	Toont een lijst van de meeste beschikbare basisopties op de opdrachtregel.
labplot2 --no-splash 	Splash screen niet tonen
labplot2 --presenteren 	Starten in de presenteermodus
labplot2 --author 	Toont de naam van de auteur van LabPlot in het tekstscherm
labplot2 --version 	Toont de versie-informatie voor LabPlot. Is ook beschikbaar met de opdracht labplot2 -v