Kommandoradsväljare

Ange en fil
När LabPlot startas från kommandoraden, kan namnet på en projektfil anges (som slutar med .lml, .lml.gz, .lml.bz2 eller .lml.xz):
labplot2 fil.lml

Andra kommandoradsväljare
Följande hjälpalternativ är tillgängliga på kommandoraden
labplot2 --help 	Visar de mest grundläggande alternativen som är tillgängliga från kommandoraden.
labplot2 --no-splash 	Visa inte startskärmen
labplot2 --presenter 	Starta i presentationsläge
labplot2 --author 	Listar LabPlots upphovsman i terminalfönstret
labplot2 --version 	Listar versionsinformation för LabPlot. Också tillgänglig via labplot2 -v