Параметри командного рядка

Визначення файла
Запускаючи LabPlot з термінала, ви можете вказати назву файла проекту (із суфіксом назви .lml, .lml.gz, .lml.bz2 або .lml.xz):
labplot2 file.lml

Інші параметри командного рядка
Для отримання довідки ви можете використовувати такі параметри командного рядка
labplot2 --help 	Ця команда покаже список основних параметрів, доступ до яких можна отримати з командного рядка.
labplot2 --no-splash 	Не показувати вікно вітання
labplot2 --presenter 	Запустити у режимі презентації
labplot2 --author 	Ця команда покаже список авторів програми LabPlot у вікні термінала.
labplot2 --version 	Показує дані щодо версії LabPlot. Доступ до цих даних можна отримати і за допомогою команди labplot2 -v