##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

galera_as_slave_ctas : MDEV-28378 timeout
galera_pc_recovery : MDEV-25199 cluster fails to start up
galera_sst_encrypted : MDEV-29876 Galera test failure on galera_sst_encrypted
galera_var_node_address : MDEV-20485 Galera test failure
versioning_trx_id : MDEV-18590: galera.versioning_trx_id: Test failure: mysqltest: Result content mismatch
galera_sequences : MDEV-32024
mdev-31285 : MDEV-25089 Assertion `error.len > 0' failed in galera::ReplicatorSMM::handle_apply_error()
