##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################


galera_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_gtid_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_vote_rejoin_mysqldump : MDEV-24481: galera_3nodes.galera_vote_rejoin_mysqldump MTR failed: mysql_shutdown failed
galera_ssl_reload : MDEV-30172 At line 50: mysql_shutdown failed
