# List of disabled tests
# test name : comment
rpl_redirect : Fails due to bug#49978
crash_manycolumns_string : Bug#50495 'Row size too large' for plugin, but works for built-in innodb
ix_unique_lob : Bug#52283 Innodb reports extra warnings when SELECT/WHERE is performed using invalid value
ix_unique_string_length : Bug#52283 Innodb reports extra warnings when SELECT/WHERE is performed using invalid value

rpl_create_database : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_loaddata_m : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_sp_effects : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_variables : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_loaddata_s : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_server_id2 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl000010 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_init_slave : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_dual_pos_advance : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_empty_master_crash : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl000011 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl000013 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_000015 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_LD_INFILE : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_REDIRECT : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_alter : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_alter_db : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_bit : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_bit_npk : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_change_master : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_do_grant : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_drop : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_drop_db : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_flushlog_loop : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_get_lock : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_insert : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_insert_select : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_loaddata2 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_loaddatalocal : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_loadfile : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_log_pos : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_many_optimize : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_master_pos_wait : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_misc_functions : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_ps : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_rbr_to_sbr : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_max_relay_size : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_server_id1 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_session_var : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_sf : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_slave_status : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_sp004 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_start_stop_slave : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_stm_max_relay_size : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_stm_mystery22 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_stm_no_op : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_stm_reset_slave : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_temp_table : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_temporary : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_trigger : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_trunc_temp : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_user_variables : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_relayspace : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_multi_delete2 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_view : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_ignore_table_update : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_err_ignoredtable : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_multi_update4 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_multi_delete : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_ignore_grant : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_ignore_revoke : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_free_items : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_replicate_ignore_db : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl000017 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_skip_error : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_sp : Result Difference Due to Change in .inc file

rpl_loaddata_s : Test Present in rpl suite as well . Test Fails due to bin log truncation.
rpl_log_pos : Test Present in rpl suite as well . Test Fails due to bin log truncation.
rpl_row_NOW : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_USER : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_drop : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_func001 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_reset_slave : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp001 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp005 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp008 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp009 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp010 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp011 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_sp012 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_stop_middle : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_trig001 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_trig002 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_trig003 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_view01 : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_switch_stm_row_mixed : Result Difference Due to Change in .inc file
rpl_row_inexist_tbl : Result Difference Due to Change in .inc file
