s i n ( x )

c o s ( x )

3 6 0

- 3 6 0

1

- 1

1

             0

1

             0

S i n e a n d C o s i n e F u n c t i o n s

X

- 3 6 0 Â ° - 2 7 0 Â ° - 1 8 0 Â ° - 9 0 Â ° 0 Â ° 9 0 Â ° 1 8 0 Â ° 2 7 0 Â ° 3 6 0 Â °

Y

- 1 - 0 . 5 0 0 . 5 1

0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1

0

0 . 2

0 . 4

0 . 6

0 . 8

1