MC HC

Test suite execution

Initialization & pre-parsing config file Initialization

Parsing and setting

MSC starting_HC

display_to_user (HC connected )

user_interaction (quit)

EXIT_HC connection_termination connection_establishment VERSION SET_PARAM

SET_PARAM_OK