Log light intensity

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0Log temperature

Log light intensity Log light intensity Log light intensity

L_1

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0Log temperature

L_2

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0Log temperature

LMS