# @testcase 14e
# @Receive message with incorrect value (out of range or not part of valid list of enumerated values) for a particular field identifier (tag number).

iCONNECT
# logon message and response
I8=FIX.4.135=A34=149=TW52=<TIME>56=ISLD98=0108=2
E8=FIX.4.19=5635=A34=149=ISLD52=00000000-00:00:0056=TW98=0108=210=0

#------------------------
# begin message exchange
#------------------------

#New order message with incorrect enum value. Handling instructions (21) = 4
I8=FIX.4.135=D34=249=TW52=<TIME>56=ISLD11=ID21=440=154=138=002000.0055=INTC60=<TIME>
# expect a reject
E8=FIX.4.19=10535=334=249=ISLD52=00000000-00:00:0056=TW45=258=Value is incorrect (out of range) for this tag (21)10=0

#------------------------
# end message exchange
#------------------------

# logout message and response
I8=FIX.4.135=534=349=TW52=<TIME>56=ISLD
E8=FIX.4.19=4535=534=349=ISLD52=00000000-00:00:0056=TW10=0

eDISCONNECT